create table if not exists ego.sys_login_log
(
    id
    varchar
(
    64
) not null comment '访问ID' primary key,
    user_id varchar
(
    64
) default '' null comment '用户ID',
    ip_addr varchar
(
    128
) default '' null comment '登录IP地址',
    login_location varchar
(
    255
) default '' null comment '登录地点',
    browser varchar
(
    50
) default '' null comment '浏览器类型',
    os varchar
(
    50
) default '' null comment '操作系统',
    status varchar
(
    10
) default '0' null comment '登录状态（0成功 1失败）',
    msg varchar
(
    255
) default '' null comment '提示消息',
    login_time datetime null comment '登录时间',
    create_by varchar
(
    64
) default '' null comment '创建者',
    create_time datetime null comment '创建时间',
    update_by varchar
(
    64
) default '' null comment '更新者',
    update_time datetime null comment '更新时间',
    remark varchar
(
    500
) null comment '备注'
    ) comment '系统访问记录' charset = utf8mb3;

-- 创建索引
create index idx_user_id on ego.sys_login_log (user_id);
create index idx_login_time on ego.sys_login_log (login_time);
create index idx_status on ego.sys_login_log (status);
